F.Willeke, 18.4.2001 1997 lumi estimate was 7.6 10^{31} /s/cm^2 From 1997 to 2001 lumi estimate: 0.75 10^{11} instead 1 10^{11} protons per bunch 50 instead 55 mA e 174 instead 189 colliding bunches => 4.7 10^{31} /s/cm^2

Y2002 Expected LUMINOSITY PARAMETERS Parameter Proton Electron/Positron Collider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beam Energy relativistic factor

Beam Intensity Beam Current Particles per Bunch Number of Bunches Number of colliding Bunches

Beam Size horizontalβ* verticalβ* NormalizedEmittance horizontal Emittance VerticalEmittance horizontal σ* Verticalσ*

Beam- Beam Tune shift horizontalΔν verticalΔν

Bunch Length

Luminosity Hourglass reduction Factor Specific Luminosity Luminosity

Ep 920GeV

= Ee 27.5GeV = γp 980.81

= γe 5.3810 4 =

I p 102.17mA

= Ie 50 mA= Np 7.510 10 = Ne 3.510 10 = Nbp 180

= Nbe 189= Nc 174 =

βxp0 2.45m

= βxe0 0.6m= βyp0 0.18m

= βye0 0.26m= εpN 20 μm = εxp 5.1nm

= εxe 21 nm= εyp 5.1nm

= εye 3.5nm= σ xp 111.76μm

= σ xe 112.25μm = σ yp 30.29μm

= σ ye 30.17μm =

Δνpx 1.310 3 = Δνex 2.2910^2 = Δνpy 4.2910 4 = Δνey 3.6910^2 =

σ sp 20 cm

= σ se 10 mm=

R σ sp 0.92 = Lsp 17.8310^{29} cm^2. sec^1. mA^2. = L 4.6610 31 sec 1 cm^2 = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -