distance from IP along tangent in meter

-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

distance from IP perp. to tangent in meter

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

-0

0.1

0.2

C5A C5B C5C ABS1

HESL5a

HESL6o_u

HESL15a

HESL19i

HESL40i

HESL52a

HESL66i

GO GI7 GJ9 BO09

CV27

BN41

QL14

CH44

QL15

CV56

QL16

CV62

BH20

QL22

QL24

CH75

QL19

CV81

QL28

BI01

QL21 CV94

QL32 CH101

GG01 GI06 GJ07 GJ08