Solenoid 1.16 T

Liquid Argon Calorimeter

Muon Detector

Forward Muon Spectrometer FMD

GO GG

Forward Tracker FTD Central Tracker CJC1,2 COZ

Silicon Trackers FST,CST BST RadM

Spacals

e p

Central MWPCs CIP COP

Backward MWPC

FiT FTi2

GI1 GI2

Veto GI GJ

Toroid magnet

Right = Backward

Left = Forward

Central

z = forward y = up

x = inward

BToF SToF pBkg eBkg

ABS1 ABS2 ABS3

ABS4 10.8m

C5B C5A inside beam pipe

PToF