H1 Synchrotron Masks in North Left HERA Ring Section

0 25 -22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0

02/05/27 09.44

Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL52a Μ mm Ν

Nord Links 52 m aussen

-25 0

-22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL40i Μ mm Ν

Nord Links 40 m innen

-35 -20 -5

-22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL19i Μ mm Ν

Nord Links 19 m innen

10 22.5 35

-22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL15a Μ mm Ν

Nord Links 15 m aussen

0 20

-22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL6o Μ mm Ν

Nord Links 6 m oben

-20 0

-22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL6u Μ mm Ν

Nord Links 6 m unten

5 10

-22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

NL5a Μ mm Ν

Nord Links 5 m aussen