Veto and Backward Silicon Pad Rates during Last 24 Hours

10^4

10^5

-25 -22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0

02/05/27 09.42

Last day Μ 24 hours back from now Ν

Rates Μ Hz Ν p-gated Veto Rates

10^3

10^4

-25 -22.5 -20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

Rates Μ Hz Ν e-gated Veto Rates

10^4

10^5

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 Last day Μ 24 hours back from now Ν

Rates Μ Hz Ν

Backward Silicon Pad Rates