H1 Radiation Monitor

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Positron injection pressure NR6.0 Μ10^{-8} mbarΝ

RadMon ΜkHzΝ

28.8 mA p (29.6.2002). Total rate 28.8 mA p (29.6.2002). Positrons subtracted.