H1 CJC2

0

50

100

150

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2.1.2004

I_e ΜmAΝ

CJC2 ΜμAΝ

CJC2 ΜμAΝ 2.1.2004

Ip ΜmAΝ

Sep 2002 parameters

Dec 2002 parameters

DP 05/01/2004 16.00.34