1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75

0.5 1 1.5 2 2.5 TOROID CURRENT/100 (A)

B0 (T)

1

1.2

1.4

1.6

1.8

1 1.5 2 2.5 TOROID RADIUS (M)

FIELD STRENGTH (T)