GNDVANA

VANA

VDIG

LE

RESET

IS

IS

SR

RG

R12

CS

VTHRES

RBIB

RBI

RF1

RF2

RBO

AREF

ADUM

AOUT

CAL

SEB

SBIB

SBI

SF

1B

SF

1

2B

2

BWL

GND 86 · 275

96 pitch(86+10)

120 · 180APC 128SAC 1 PSI 23

60065340385660350034603280

60180260

63000