GND

VANA

1

2VANAVDIGLERESETISISSRRGR12CSVTHRESRBIBRBIRF1RF2RBOAREFADUMAOUTCALSEBSBIBSBISF1BSF1SF2BSF2BWLGNDAPC 128SAC 1 PSI 23

1286012080

4018018080120120280

180180806527545

2756086103500 mm

6300 mm

180x12086x275

48 mmstaggeredpitch