yxf

D. Pitzl14.2.1995R = 57.5 mmf = 23ßR = 97 mmf = 17ß

Al beam pipe, R=45—46.7 mm

Mylar foil, R = 52 mm

CST inner shield, R=53.5 mmN flow2

Geometry definitionCST outer shield, R=120 mm

34 mm4.4 mmView from -z and along proton direction zp-sidep-siden-siden-side