11-Jul-00   07:45:59
                                      I-DEAS Master Series 7m1 :    Design

Database: /home/mcad8/meissner/H1-upgrade.mf1 Units   : MM
View    : GASNUT (modified) Display : No stored Option

"BST3+REP:;6"