FTT CIP FST

Jet Trigger

FTD BST CST B P C

Spacal

GG SToF BToF

Etag-6

Lumi -103 m

GO

FNC 106 m FPS 60-90 m

L4/5 modifications

HERA PRC proposals

BP

Calo DAQ

VFPS 220 m

PToF FTi GI GI1 GI2

T-Pol (West) L-Pol (East)

Etag-40

Sim Rec

DCM

OO