-20

Discr.

Discr.

100 50

Delay nF

dB VME CBD

DESY T22 Trigger Set-Up (Flash-Lamp)

C

VME In-Reg.

VME Out-Reg

Discr.

Int. 2

3 1 2 TTL-NIM-Conv.

Conv.

Start

TDC 2228

ECL-NIM-Converter

Paddel

Drift-Chamber

Fast Fan-Out B A

SpaCal

Adaptor-Box

Gate

ADC 2280 Gate

Gate

Pattern Unit

ADC 2249

Fan-In

Logic

Gate-Gen.

Unit

Unit

Coinc.

Gate-Gen.

Stop Start

Veto A

Veto

Lin-Fan-Out

3 2 1

Start

Coinc.

Ref-PM invert..

Lin-Fan-Out Ind.-Loop

Flashlamp

Unit

Coinc.

Veto B A Delay

Delay

Veto

Finger

Lin-Fan-Out Discr.

Discr.

Lin-Fan-Out

Lin-Fan-Out Discr.

Pre-Scaler